use `sys-zzcx`;

DROP TABLE IF EXISTS `zzcx_sys_set`;
CREATE TABLE `zzcx_sys_set` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `is_deleted` char(1) DEFAULT 'N' COMMENT '是否删除,N:未删除，Y:删除',
  `gmt_create` datetime DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录创建时间',
  `gmt_modified` datetime DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录修改时间,如果时间是1970年则表示纪录未修改',
  `creator` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建人，0表示无创建人值',
  `modifier` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '修改人,如果为0则表示纪录未修改',
  `hospital_code` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '朗通通用' COMMENT '医院名称',
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '配置名称',
  `code` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '配置编码',
  `value` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `remark` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=122 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='医院所有配置信息';




