-- ICSS 是否同时对接预问诊设置
use `sys-tran`;
INSERT INTO `sys-tran`.`tran_sys_set` (`hospital_code`, `plan`, `sys_type`, `name`, `code`, `value`, `remark`) VALUES ('A001', '0', '11', '是否同时对接预问诊', 'connect_prec', '1', '是否同时对接预问诊（0-不对接，1-对接）');

use `sys-icss`;
ALTER TABLE `icss_question_info`
MODIFY COLUMN  `spec_flag` int(11) DEFAULT 0 COMMENT '特殊标记（0：没有标记，1：主诉高亮，2：诱因记录，3：推送可搜索，4：生命体征标记）';
