use `sys-mrqc`;

DROP TABLE IF EXISTS `mrqc_item`;
CREATE TABLE `mrqc_item` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `is_deleted` char(1)  NOT NULL DEFAULT 'N' COMMENT '是否删除,N:未删除，Y:删除',
  `gmt_create` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录创建时间',
  `gmt_modified` datetime NOT NULL DEFAULT '1970-01-01 12:00:00' COMMENT '记录修改时间,如果时间是1970年则表示纪录未修改',
  `creator` varchar(20)  NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '创建人姓名',
  `modifier` varchar(20)  NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '修改人姓名',
  `name` varchar(255)  NOT NULL COMMENT '质控条目',
    `remark` varchar(255)  NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8  COMMENT='病历质控条目';

