use `sys-tran`;
INSERT INTO `sys-tran`.`tran_sys_set` (`hospital_code`, `plan`, `sys_type`, `name`, `code`, `value`, `remark`) VALUES ('A001', '0', '11', '是否同时对接预问诊', 'connect_prec', '1', '是否同时对接预问诊（0-不对接，1-对接）');